\thispagestyle{empty}
\begin{figure}[h]
	\includegraphics{../pwr.pdf}
\end{figure}

Wydział Podstawowych Problemów Techniki\\
\\ \indent Kierunek: Optyka\\
\indent Specjalność: Inżynieria Optyczna i Fotoniczna \\ \\ \\
\textbf{
	\begin{center}
		\Large PRACA DYPLOMOWA \\ INŻYNIERSKA \\ 
		\leavevmode\\ \leavevmode\\ 
		\large Porównanie metod oceny jakości oddawania barw przez komercyjne źródła światła \\
		\leavevmode \\ \leavevmode \\ \leavevmode \\ \leavevmode \\ \leavevmode \\
		Paweł Redman \\
		\leavevmode \\ \leavevmode \\
		\normalsize Promotor \\ dr hab. inż. Władysław Woźniak
	\end{center}
}
\mbox{}
\vfill
\begin{center}
	Wrocław 2019 \\
\end{center}
